 -1.763311882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.686300E+00  dx in pixels
 -2.407900E+00  dy in pixels
      1.005731  scalx
      1.010343  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
