 -2.214353482E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.870588E+01  dx in pixels
 -7.162133E+00  dy in pixels
      1.017289  scalx
      1.024897  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
