 -1.711539888E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.390260E+01  dx in pixels
 -1.225400E+00  dy in pixels
      1.005010  scalx
      1.011112  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
