 -2.239207588E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.068335E+01  dx in pixels
 -4.433965E+00  dy in pixels
      1.015776  scalx
      1.025982  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
