 -1.733310244E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.458950E+01  dx in pixels
 -1.777900E+00  dy in pixels
      0.999564  scalx
      1.018239  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
