 -2.270213344E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.120250E+01  dx in pixels
 -4.399368E+00  dy in pixels
      1.010004  scalx
      1.033249  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
