  4.663213558E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.224298E-02  dx in pixels
 -2.098924E-02  dy in pixels
      0.993565  scale x
      0.993840  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
