 -1.680421644E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.494950E+01  dx in pixels
 -1.473200E+00  dy in pixels
      1.008148  scalx
      1.007064  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
