 -2.195463344E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.114450E+01  dx in pixels
 -4.569568E+00  dy in pixels
      1.020106  scalx
      1.020976  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
