 -1.755601100E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.121010E+01  dx in pixels
 -3.062000E+00  dy in pixels
      1.004928  scalx
      1.011292  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
