 -2.308291346E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.243092E+01  dx in pixels
 -6.290252E+00  dy in pixels
      1.017354  scalx
      1.023821  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
