 -1.888945090E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.237040E+01  dx in pixels
 -8.132200E+00  dy in pixels
      1.006897  scalx
      1.009093  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
