 -2.426471690E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.660235E+01  dx in pixels
 -7.153485E+00  dy in pixels
      1.018676  scalx
      1.023502  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
