 -1.675409224E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.173960E+01  dx in pixels
 -1.628200E+00  dy in pixels
      1.009999  scalx
      1.008475  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
