 -2.159010424E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.823781E+01  dx in pixels
 -5.941338E+00  dy in pixels
      1.022985  scalx
      1.021943  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
