 -1.718613925E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.110900E+00  dx in pixels
  2.754300E+00  dy in pixels
      1.010624  scalx
      1.006429  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
