 -2.180910225E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.811256E+01  dx in pixels
 -7.382746E+00  dy in pixels
      1.021948  scalx
      1.021382  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
