  4.502891768E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.381247E-02  dx in pixels
 -1.869742E-02  dy in pixels
      0.992648  scale x
      0.993784  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
