 -1.721290080E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.220880E+01  dx in pixels
 -4.271400E+00  dy in pixels
      1.007889  scalx
      1.009671  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
