 -2.251340980E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.399740E+01  dx in pixels
 -4.489929E+00  dy in pixels
      1.020743  scalx
      1.023121  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
