  1.009918619E-02 -9.123976046E-03 -4.477336570E-03 -6.693473346E-03  rotation in radian
 -4.571401E-01  dx in pixels
 -2.562408E-01  dy in pixels
      0.993824  scale x
      0.994738  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
