 -1.661533281E-02 -9.123976046E-03 -4.477336570E-03 -6.693473346E-03  rotation in radian
  3.757276E+01  dx in pixels
 -1.056627E+01  dy in pixels
      1.015851  scalx
      1.025932  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
