 -1.990879785E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.447067E+01  dx in pixels
 -3.824666E+00  dy in pixels
      1.020996  scalx
      1.023234  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
