  6.952624458E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.150228E-02  dx in pixels
  1.213305E-02  dy in pixels
      0.994434  scale x
      0.993918  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
