 -1.658362554E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.231540E+01  dx in pixels
  2.411330E+01  dy in pixels
      1.006917  scalx
      1.008818  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
