 -2.194408054E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.919572E+01  dx in pixels
  2.049250E+01  dy in pixels
      1.018647  scalx
      1.024955  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
