 -1.554377624E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.090200E+00  dx in pixels
  3.000270E+01  dy in pixels
      1.004596  scalx
      1.011643  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
