 -2.073936024E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.303757E+01  dx in pixels
  1.975602E+01  dy in pixels
      1.018299  scalx
      1.028664  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
