 -1.568771715E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.321000E+00  dx in pixels
  3.704640E+01  dy in pixels
      1.006213  scalx
      1.009344  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
