 -2.087047015E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.243062E+01  dx in pixels
  1.940213E+01  dy in pixels
      1.019730  scalx
      1.025828  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
