 -1.570823805E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.488900E+00  dx in pixels
  2.886650E+01  dy in pixels
      1.006930  scalx
      1.008623  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
