 -2.048140205E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.106671E+01  dx in pixels
  1.750579E+01  dy in pixels
      1.021029  scalx
      1.025774  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
