 -2.140292855E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.496007E+01  dx in pixels
  1.773824E+01  dy in pixels
      1.018960  scalx
      1.027153  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
