 -1.704831891E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.485600E+00  dx in pixels
  2.893760E+01  dy in pixels
      1.004956  scalx
      1.010857  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
