 -7.421933300E-03 -1.064968549E-02 -5.874483162E-03 -8.629756024E-03  rotation in radian
  3.194600E+00  dx in pixels
  2.248040E+01  dy in pixels
      1.004287  scalx
      1.010900  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
