 -1.732587770E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.814500E+00  dx in pixels
 -9.651900E+00  dy in pixels
      1.006952  scalx
      1.008535  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
