 -2.262351170E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.886223E+01  dx in pixels
 -1.727935E+01  dy in pixels
      1.020574  scalx
      1.024712  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
