 -1.600666420E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.195600E+00  dx in pixels
 -8.175500E+00  dy in pixels
      1.004193  scalx
      1.011167  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
