 -2.107199120E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.495716E+01  dx in pixels
 -2.019546E+01  dy in pixels
      1.017668  scalx
      1.027601  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
