 -8.157248460E-03 -1.155516891E-02 -6.256080385E-03 -9.204535579E-03  rotation in radian
  7.597800E+00  dx in pixels
 -2.163280E+01  dy in pixels
      1.004810  scalx
      1.011180  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
