 -1.616769860E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.156700E+01  dx in pixels
 -1.257930E+01  dy in pixels
      1.007654  scalx
      1.007850  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
