 -2.156349860E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.819455E+01  dx in pixels
 -1.290799E+01  dy in pixels
      1.019144  scalx
      1.023092  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
