 -2.246435883E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.080896E+01  dx in pixels
 -1.458340E+01  dy in pixels
      1.015843  scalx
      1.027973  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
