 -1.836368383E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.207600E+00  dx in pixels
 -1.746190E+01  dy in pixels
      1.006162  scalx
      1.010117  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
