 -2.223679683E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.572441E+01  dx in pixels
 -1.632538E+01  dy in pixels
      1.019952  scalx
      1.023261  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
