 -1.745540782E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.003300E+00  dx in pixels
 -1.779010E+01  dy in pixels
      1.004437  scalx
      1.011138  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
