 -2.231189882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.804205E+01  dx in pixels
 -1.328029E+01  dy in pixels
      1.016470  scalx
      1.025951  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
