 -1.796131007E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.287000E+00  dx in pixels
 -1.564000E+01  dy in pixels
      1.006114  scalx
      1.009479  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
