 -2.289149910E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.910880E+01  dx in pixels
 -1.340104E+01  dy in pixels
      1.016549  scalx
      1.026761  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
