 -2.219452415E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.741442E+01  dx in pixels
 -1.410749E+01  dy in pixels
      1.016660  scalx
      1.026663  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
